115 mm

195 mm

122,5 mm

1940 mm

135 mm

22,5
mm

505 mm

305 mm

20
mm

85 mm

270 mm

65 mm

420 mm

102,5 mm

Foto-Auswurf

150 mm

380 mm

500 mm

400 mm

550 mm

Überlappung

100 mm