22,5
mm

1490 mm

115 mm

505 mm

305 mm

195 mm

135 mm

122,5 mm

20
mm

85 mm

270 mm

65 mm

420 mm

150 mm

Foto-Auswurf

102,5 mm

380 mm

500 mm

400 mm

550 mm

Überlappung

100 mm